Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Indhold

ColorControl

Brugervejledning

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

Indhold

Introduktion

Brugervejledning

Hvad er gammakorrektur

Hvorfor endnu et tool

Hvorledes dette tool startes

Betjening af styreelementerne

Beregningsformler

Afhjælpning af fejl

Ingen billedforandring

Indstillinger går tabt

Introduktion


Introduktion

Introduktion

Programmet ELSA ColorControl muliggør en optimal farve- og lysstyrketilpasning på Deres monitor.

Betinget af teknisk uundgålige ikke-lineariteter i lysstyrkeforløbet fra CRT-monitorer henh. som resultat af forskellige billedkompressionsalgorytmer, fremkommer de mellemste farvetoner ofte for mørke ved illustration af fotografier eller i spil. Hvis man forsøger at udligne disse forkerte illustretioner med de regulatorknapper for lysstyrke og kontrast, der er til stede på monitoren, bliver billedet som regel dårligere. I sådanne tilfælde går kontrasten i lyse billedpartier tabt eller billedet virker for hårdt.

ELSA ColorControl griber ind i grafikkortet (altså før monitoren) i transmissionen af billedinformationerne og muliggør således også en målrettet indflydelse på den "mellemste" lysstyrke. Således er De i stand til at udnytte både kontrast- og lysstyrkeomfanget i Deres monitor.

Brugervejledning
Indhold


Brugervejledning

Brugervejledning

Hvad er "gammakorrektur"

De elektronstrålerør (CRT), der anvendes i næsten alle monitorer, forholder sig teknologisk betinget ikke-lineær: Lysets itensitet på billedfladen på en CRT-monitor er en ikke-lineær funktion af indlæsningsspændingen, som grafikkortet sender videre til monitoren. Denne effekt har forskellige årsager, f.eks. fysikaliske effekter i billedrørene eller det menneskelige øjes psykologiske ømtålelighed.

Man betegner nu udligningsprocessen for denne ikke-linearitet som gammakorrektur. Med udligningsprocessen vil man opnå et korrekt billede. Eftersom både elektronstrålerørenes lysfosfor og det menneskelige øje ikke er lige ømtålelige overfor de forskellige farver, skal denne korrektur teoretisk set gennemføres for alle tre farvekomponenter, rød, grøn og blå.

Hvorfor endnu et tool

Næsten alle monitorer har en indstillingsknap, hvormed man kan indstille lysstyrke og kontrast meget nemt og oversigtligt. Disse indstillingsknapper har dog den ulempe, at de reducerer det illustrerede billedets farveomfang. Ofte sker det, at de lyse dele i billedet enten bliver "overbelyst" eller at strukturene i de mørke partier går tabt i en konturløs sort masse. Årsagen til dette er, at disse indstillingsknapper udelukkende kan forandre basisniveauet eller forstærkningen af spændingen i billedrørene. Lineariteten i spændingsforløbet og således også lysstyrkekurvens ikke-linearitet forbliver bibeholdt.

I modsætning til dette er ELSA ColorControl i stand til at forandre de mellemste toner, uden at ændre lysstyrken i lys og skygge. Disse forandringer kan foretages separat for hver enkelt farvekomponent. Således er sågar en tilpasning af farvetemperaturen mulig inden for visse grænser, så at man f.eks. i flerskærmsdrift kan tilpasse to forskellige monitorer til hinanden.

Hvorledes dette tool startes

Programmet ELSA ColorControl registreres ved begyndelsen af installationen som en ekstra side i dialogboksen Visningens egenskaber. De kan starte det ved at aktivere symbolet Visning i systemstyringen. I den dialogboks, der derefter fremkommer, ser De en side, hvis ridder har påskriften ELSA ColorControl. Hvis De klikker på denne ridder, åbnes siden med toolet.

Under Windows® 98 og Windows® 2000 finder De programmet via siden Indstillinger henh. Settings og der under optionen Udvidet henh. Advanced.

Betjening af styreelementerne

I den nederste del af brugeroverfladen i programmet ELSA ColorControl er de styreelementer, hvormed man kan indstille farvekorrekturens kendetegn. De nederste indstillingsknapper er ansvarlige for gammakorrekturen af de tre farvekomponenter, medens de to indstillingsknapper overover regulerer lysstyrke (blacklevel) samt kontrast (picture).

I den øverste del er der et visningsfelt, i hvilket man kan vurdere den aktuelt indstillede farve-korrekturkurve. Til højre for denne er styreelementerne, hvormed man kan gemme de optimale indstillinger til bestemte anvendelser. Dette gør man under et navn, hvormed man kan lade det bagefter.

Indstillingsknap til gammakorrektur

	Med de tre indstillingsknapper til gammakorrekturen kan man indstille koefficienten til korrekturkurven for de tre farvekomponenter.  Her svarer en forskydelse til venstre en reducering af gammaværdien, hvilket medfører en formørkelse af de mellemste toner og modsat. Medens man bevæger indstillingsknappen med musen, kan man aflæse de aktuelle gammakoefficienter i en lille firkant. Værdiområdet strækker sig fra ca. 0.1 på den venstre side til 5.0 på den højre side.  Den præcise beregning af værdierne til korrekturkurverne finder De i afsnittet Beregningsformler. Med billedfladen Skyder forbinde kan man forbinde de tre indstillingsknapper, så at alle tre farvekomponenter bliver forandret på den samme vis.

Lysstyrke

	Med den øverste af de tre indstillingsknapper bliver billedets lysstyrke ændret på en anden måde. Denne indstillingsknap virker, som også indstillingsknappen for kontrasten, altid for alle tre farvekomponenter på samme tid. Sagt på en mere præcis måde - spændingen bliver indstillet med dette styreelement. Der er her tale om den spænding, der bliver dannet af grafikkortet til monitoren, hvis der skal illustreres rent sort på monitoren (grundlysstyrke). Ved negative værdier (indstillingsknap til venstre for den midterste position) bliver antallet af farvetoner indstillet, som monitoren ikke modtager spænding til.  Den præcise beregning af værdierne til korrekturkurverne finder De i afsnittet Beregningsformler. Opmærksom! Hvis De udelukkende forandrer disse værdier, reduceres antallet af de farver, der bliver illustreret på monitoren. Derfor er en indstilling af denne værdi udelukkende nyttig, når gamma-indstillingsknapperne bliver anvendt samtidig.

Kontrast (Contrast, Picture)

	Den anden indstillingsknap har indflydelse på stigningen i korrekturkurverne og bliver i fagsprog betegnet som Picture Parameter. Dette parameter forandrer itensiteten i lyset og dertil også mellemtonerne proportionalt. Eftersom de mørke toner forbliver uforandret, bliver kontrasten således forandret.  Indstillingsknappen kontrast virker, ligesom indstillingsknappen til lysstyrken på alle tre farvekanaler samtidig.

Visningselement

Diagrammet, der ses i den øverste billeddel, giver Dem et groft overblik over den aktuelt indstillede farvekorrektur-kurve. Her bliver billedets lysstyrkeværdier illustreret på X-aksen (horisontalt) og på Y-aksen (vertikalt) bliver udgangsspændingen illustreret, der er dannet af paletten (altså det dannede monitorbilledes itensitet).

Dette resulterer i, at en kurve "der er bøjet opad" svarer til en lysstyrkeprofil med højere mellemtoner.

I illustrationen bliver en enkelt kurve illustreret for hver enkelt farvekomponent. Dette gøres i de pågældende farver. Hvis flere kurver er placeret over hinanden, resulterer dette i en tilsvarende blandingsfarve.

Mulighed for at gemme

For at kunne gemme en korrekturkurve, skal De aktivere billedfladen Gemme under… og give et navn i den indlæsningsboks, der fremkommer. Disse navne fremkommer derefter i listen Indstillinger, hvormed De hurtigt kan skifte mellem de forskellige indlæsninger.

Med billedfladen Standard gendanner De de originale indstillinger (en en-til-en-korrekturkurve).

Beregningsformler til korrekturkurver

I dette afsnit beskrives beregningsalgorytmen, hvormed man beregner korrekturkurvens værdier ud fra indstillingsknappernes stillinger.

Denne beregning bliver gennemført separat for hver enkelt farvekomponent. Her bliver resultatet beregnet iflg. den følgende formel for hver af de 256 indlæsningsværdier mellem 0.0 og 1.0. Heraf dannes derefter en tilsvarende kurve.

Indgangsparametre

Symbol	Navn	Def.-område	Forklaring
i	Itensitet	0.0 .. +1.0	Indgangs-farveitensitet. X-akse på visningselementet
pic	Kontrast	-2.0 .. +2.0	Værdi for indstillingsknappen til kontrasten
bl	Lysstyrke	-2.0 .. +2.0	Værdi for indstillingsknappen til lysstyrken
ga	Gamma	0.1 .. +5.0	Værdi for gamma-indstillingsknappen

Beregningsformler

Resultatet a af udgangsitensiteten bliver beregnet ud fra den følgende formel:

Hvis værdien a ved denne beregning er mindre end 0.0 eller større end 1.0, bliver den indstillet til 0.0 henh. 1.0.

Derefter bliver resultatet a multipliceret med 65535 og transmitteret til grafikkortet.

Introduktion
Afhjælpning af fejl
Indhold


Afhjælpning af fejl

Afhjælpning af fejl

Der ses ingen billedforandring

Normalt bliver forandringerne i lysstyrke- eller gammaindstillingerne omgående synlige på monitoren. Hvis De ikke kan se nogle forandringer, støtter den driver, som De anvender i den aktuelle monitormodus, ingen gammakorrektur. For det meste er det pga. den anvendte farvedybde.

Prøv at indstille en anden farveopløsning (16 eller 32 bpp).

Indstillinger går tabt

Hvis billedet på monitoren forandres, når indstillingerne bliver ændret, men disse indstillinger dog går tabt efter en nystart af Windows, gemmer grafikdriveren ikke farveindstillingerne.

Ved nogle ældre grafikdrivere er dette en normal opførsel, eftersom ELSA ColorControl anvender standard-Windows-interfaces til farvekorrektur ved disse drivere, og disse ikke kan gemme indstillinger efter en nystart.

Brugervejledning
Indhold


I denne liste kan De vælge det område, som farveindstillingerne skal gælde for. Den kan udelukkende vælges i "Desktop".


Grafisk illustration af de indstillede korrekturkurver.


Vælg her en af de selvdefinerede indstillinger.


Klik her for at gemme de aktuelle indstillinger under et navn.


Klik her for at slette disse selvdefinerede indstillinger.


Klik her for at indstille driverens standard-korrekturkurve.


Denne indstillingsknap har indflydelse på grundlysstyrken.


Denne indstillingsknap har indflydelse på itensiteten af de lyse toner henh. kontrasten.


Denne indstillingsknap indstiller gamma-parameteret for den røde farvekanal.


Denne indstillingsknap indstiller gamma-parameteret for den grønne farvekanal.


Denne indstillingsknap indstiller gamma-parameteret for den blå farvekanal.


Aktiver denne kontrolkasse for at forbinde de tre indstillingsknapper til gamma-parameteret.